永盈会体育投注,欧洲杯赛程

国标代码:13820

永盈会体育投注,欧洲杯赛程:

永盈会体育投注,欧洲杯赛程:

当前位置: 首页

永盈会体育投注,欧洲杯赛程:后勤集团组织电工对校园高架电缆进行入地改造

日期:2016-10-10

点击:16718

为了美化校园环境,增加校园的视觉美感,杜绝由露天电缆引发的安全事故。2016年10月10日,后勤集团组织电工对我校19号教工楼至校团委办公楼区域的200余米露天电缆全部拆除并进行了入地改造工作。此次改造,由孟明朝总务长亲自带队,组织6名电工,利用3天时间,对露天电缆进行了拆除并入地。通过改造,美化了校园环境,杜绝了安全事故的发生。
161BFAA716ED6E28A2FD36325A8C2CA8
电工正在拆除露天电缆工作
C2ED12A16B8FAC270086E46432189293
电工将拆除的电缆进行收集
FCD28BDB7351B99BE268CB9207482AF7
电工对电缆进行入地前准备工作
上一条:团结协作,帮助院系搬迁设备
返回列表

友情链接

地址:宁夏回族自治区银川市永宁县王太堡永盈会体育投注,欧洲杯赛程

邮编:750100电话:0951—8409361

备案号:宁ICP备05001943号-1

永盈会体育投注官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)